\begin{align*}
  \rhohat_M        &= 0.7482   & \rhohat_I        &= 0.7445   \\
  s_M              &= 0.0428   & s_I              &= 0.0374   \\
  n_M              &= 50       & n_I              &= 50       \\
  s_M / \sqrt{n_M} &= 0.006059 & s_I / \sqrt{n_I} &= 0.005295.
\end{align*}
